                                            DRV TO RCV
                        TERM

                        T-LINE

               TO VDD

                                                                               VTT

                                                                           ZO

GND

                                                         5 PF

                                        GND

                                                                  GREG EDLUND 04/22/98

 IBIS Accuracy Specification Test Loads

                 ZO

                    VTT

                               ZO

                                   VTT

                               ZO

                                   VDD

                                        GND

                                             ZO

                                                                                                 GND

                                                         5 PF

GND

                                                      ZX

                                                          VTT

  PULL

  OPEN
  DRAIN

  PUSH-

        LOAD

        STD T-LINE
               TERM
                        GND

                                  OPEN
                                  T-LINE

$1I1045